Guinier plots

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 -20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

resolution^2 (1/A^2) ln(amplitudes)

rlnLogAmplitudesOriginal rlnLogAmplitudesMTFCorrected rlnLogAmplitudesWeighted rlnLogAmplitudesSharpened